LIBRARY hid

EXPORTS

HidP_GetScaledUsageValue@32
HidP_GetSpecificValueCaps@28
HidP_GetUsages@32
HidP_GetUsageValue@32
HidP_GetUsageValueArray@36
HidP_MaxUsageListLength@12
